NAME         TEX2RTF
DESCRIPTION  'Tex2Rtf'
;
EXETYPE      DOS
;
CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
;
HEAPSIZE     1024
STACKSIZE    8192
