      *   Last change:  JS    8 Sep 98    9:19 pm
NAME         SashTest
DESCRIPTION  'wxSashWindow Demo'
EXETYPE      WINDOWS
STUB         'WINSTUB.EXE'
CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE     4048
STACKSIZE    16000
