NAME         Joytest
DESCRIPTION  'Joystick Test Program'
EXETYPE      WINDOWS
STUB         'WINSTUB.EXE'
CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE     6000
STACKSIZE    48000
