NAME         Dynamic
DESCRIPTION  'Dynamic event handler test'
EXETYPE      WINDOWS
STUB         'WINSTUB.EXE'
CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE     4048
STACKSIZE    16000
